2 4 6 8 10 12 )c (GeV/ Tp

0

0.1

0.2

0.3

2v

ALICE = 5.02 TeV NNs Pb, −Pb

30% − Centrality 10 2 4 6 8 10 12 )c (GeV/ Tp

0

0.1

0.2

0.3

2v

50% − Centrality 30

Syst. from data Syst. from B feed-down

2 4 6 8 10 12 )c (GeV/ Tp 0

1

2

3

(unbiased) 2v (ESE-selected) / 2v

2 4 6 8 10 12 )c (GeV/ Tp 0

1

2

3

(unbiased) 2v (ESE-selected) / 2v

|<0.8 y, |

|>0.9} ηΔ {EP, | 2v average, + , D^0

Prompt D

|<0.8 η, |

|>0.9} ηΔ {2, | 2v Charged particles,

V0A 2q 60% small-^{V0A}_2q

20% largeunbiased V0A 2q 60% small-^{V0A}_2q

20% largeunbiased